-- Исправляем старые значения api_server: euopen.ttlock.com → euapi.ttlock.com
-- (euopen — это веб-портал разработчиков, а не API-сервер)
UPDATE hotel_ttlock_config
SET api_server = 'https://euapi.ttlock.com'
WHERE api_server = 'https://euopen.ttlock.com';

UPDATE hotel_ttlock_config
SET api_server = 'https://cnapi.ttlock.com'
WHERE api_server = 'https://open.ttlock.com';

ALTER TABLE hotel_ttlock_config
  ALTER COLUMN api_server SET DEFAULT 'https://euapi.ttlock.com';
